Copyright: © 2000-2003 by H+H Software GmbH
Citation: © 2000-2003 by H+H Software GmbH


Overview
 – Overview

The Virtual CD Diagnostics program determines data relating to the Virtual CD installation on a given machine and displays the data in its Main window. You can store this data; for example, for later use in troubleshooting.

	If you have any problems with your Virtual CD program, copy the diagnostics information from the machine where the problem occurred and include it with your request when you contact the Support Forum. In many cases, this data must be supplied before a solution can be found, which means failure to supply this data from the start leads to a delay in solving the problem.


The Diagnostics Window
 – The Diagnostics Window

When you start the Diagnostics program, all data relating to Virtual CD is loaded automatically in this window.

The buttons in this window offer you the following options:

Save...	Lets you save the diagnostic information in a file.
Update	Loads the data again.
Exit	Closes the Diagnostics program